Un « pénis creux anal » chez la femme
Lorsqu’il était enfant, un patient masculin se représentait les organes génitaux féminins de la façon suivante : il y avait un tube qui pendait à l’extérieur, accroché par derrière, et qui servait aussi bien à déféquer qu’à recevoir le pénis. Cette conception satisfaisait par la même occasion son désir de voir les femmes posséder un pénis.
0
1